\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
50 Es i s t demnach = ^7, ^^^^^^^ %^-ί^^^^-^<Ρ?,-?

Femer g i l t die Transformationsformel sodass
6^%3=r

^3= 7 ^ . ^ y/
<3%^

?%^y ^3 < 2 ^^

<^tf -%wo

die Komponente des r e ­

sultierenden Impulsmomentes i s t . Es ergeben sich also für die p ^ folgende Werte

I?*

17v

iyr

%

Diese Transformationsformeln sind zum ersten Mal von Whittaker (1904) Analytische Mechanik. 1. A u f l . , Deutsch bei Springer, enge­ geben. Wie berechnen sich die Komponenten Impulsmomentes im Wir haben -System? des resultierenden

Ferner war

wo d.h.

-


\end{document}
