\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
124

wo

sollen die so i s t

^

bestimmt werden. Wir setzen

=Ε

^,7
Da

r

,

Unsere Funktion wird

wobei

wobei f^/

= 1, da ^ r e e l l sein s o l l . Für O j ^ / = 1. Für ^ ^ 0 i s t

^

έ 2% i s t aber

o é u = 2% , also

-7-

^

74 ^


\end{document}
