\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
167 rechten Komponente der Störungskraft; während c nur von der in der Bahnebene normal zum Radiusvektor wirkenden Komponente abhängt. Wir wenden die Formel ( )

2 ) . an auf den Vektor mi4 der Länge f mit der Richtung der Apsiden­ linie.

A l s %.im X-System hatten wir erhalten

7

-

c3

"2

JK

3

-

¿7 ^

Bei Bildung der Komponenten von

3-

im ^

-System beachten wir, dass

rechts kovariante Bildungen zwischen Vektoren stehen. Die Komponenten dJr^Vektoren sind im X-System im ^ -System

^
r,

7?z,

?%¿ 2%,
-System:

Wir erhalten also als Komponenten von f im

Für %r ergibt sich wegen f =^%jL :

^¿¿j¿

ρ


\end{document}
