\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
212

Setzen wir

gf^

/

%

-

^/7

so ergibt dies

5^ ^ ^
d i e χ , y^ mit den c^

^
durch eise Beruhrungstransformation zusammen­

wo j e t z t rechts immer die c ^ c , als konstant aufzufassen sind. Wenn

hängen, erhalten die Störungsgleiohuugen wieder eine kanonische Form Derartige Konstanten gibt es, wie ja die Jacobi-Hamilton'sehe Dif­ ferentialgleichung

Hier hängen die Lösungen

^

y^

^

des Systems

^

mit den Konstanten

durch eine Beruhrungstransformation zusammen. Verwenden wir diese kanonischen Integrationskonstanten, so erhalten wir die Störungs gleichungen in der Form:


\end{document}
