\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
231

Dabei entscheidet die Wahl von^/¿ und (Γ S^ oder S^ . Für das verkürzte System i s t

die Zugehörigkeit zu Syst e m

2,-^

ζ; ^

-

Für die Störungsgleichungen setzen wir deswegen an

Ein Vergleich mit den Funktionen U und Τ der Systeme S^ und S^ gibt sofort als Zusatzterm in U: in S : 3^ ^ 4 <¿5* ^

er­

in S

Für die Energie Τ kommt in S^ kein Zusatzglied zu, jedoch ^aben wir oben in Fauch für S ^ für U den Ausdruck

genommen; da aber in S

dieser Ausdruck

¿Í-

^

lauten muss,

so müssen wir diesen hinzufügen und ersteren abziehen, sodass in S für F * steht:


\end{document}
