\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
262

in das ^

-System f o l g t nämlich das Transformationsschema:

Λ τ"
^ - <*i
^

wenn wir setzen:

3=C ¿r < D

f

f

Dabei i s t

Die

<¿, 3^

^

und

, sind die komplexen Drehparameter der Trans­ -System. Damals hatten wir jedoch ΰ^έ -System vorgenommen, dessen kam-

formation des X-Systems in das ^ auch eine Transformation auf ein

plexe Drehparamete^r einfach werden:

(= 7

^

wobei die < ¿ ^ , ^K;^"

y

^n^

abhängen. Denken wir uns

den Fall der Kreisbahn, also e = 0, so wird
Ό


\end{document}
