\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
295

Qjy^

^

^

und zwar hängt die Hamilton'sehe Funktion S ^ des ersten Systems nur von den Exzentrizitätsvariäbeln

7?

-

*

-^

1?*

und die Hamilton'sehe Funktion des zweiten Systems nur von den Neigungsvariabeln

ab. Der Einheitlichkeit wegen schreiben wir anstatt der Variabein

f/. - - y/^ .
wo die x^ y¿

^ -^ ---χ *

entweder die Exzentrizitäts- oder Neigungsvariabein be-

deuten. Entsprechend s i t dann zu setzen

sodass unsere beiden Systeme die Form bekommen
^ ^

V,

.

-¿)

und für S je nachdem x^ y< bedeuten S oder S

die Exzentrizitäts- oder Neigungsvariabein

zusetzen i s t . Auf jeden Fall ist


\end{document}
