\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
303

und für die Neigungsvariabeln entsprechend < ^=j

^ ^ i s t . Aus-

serdem egyeben sich für die Neigungsvariabeln noch zwei weitere In­ tegrale; denn für ί*^ hängt S nur ab von den Differenzen

sodass aber

^

invariant i s t gegen Addition von Konstanten. Das bedeutet /)^.¿t^7
°
Oder

(f S = 0 für

-^
<^λ= ^

r

^

^

—
^ζ"^

2- ^

^

Führen wir für

¡^1^

ihre Werte aus dem kanonischen System

ein, so erhalten wir

also durch Integration

Für die Neigungsvariabeln bestehen also die beiden weiteren Integrale

und


\end{document}
