\documentclass[a4paper,german]{book}
\usepackage{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[lite]{amsrefs}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{nicefrac,mathtools}
\usepackage{amsthm,amsmath,amssymb,enumitem}
\usepackage{microtype}

\newcommand*{\diff}{\textup d}
\newcommand*{\ima}{\textup i}
\newcommand*{\e}{\textup e}
\newcommand*{\R}{\mathbb R}
\newcommand*{\C}{\mathbb C}
\newcommand*{\Z}{\mathbb Z}
\newcommand*{\N}{\mathbb N}
\newcommand*{\Q}{\mathbb Q}

\begin{document}
521 Denn wir fuhren in

den rarameter¿ein durch

^-

'^

*
χ = x(t) y = y(t) , wo t wegen -

und erhalten χ + i y = F ( t ) . Daraus:

die Bogenlänge in der Massbestinnung ¿í^^r ^ ^ y y j f ^ ^ ^ / - ^ " ^ J bezeichnen wir^ i s t . Die durch ρ und q, wo ρ *D q i s t , bestimmte Kurve(zur Abkürzung mit C(p^ q ) . Von der Funktion F ( t ) = I((h?) wissen wir, dass sie regulär i s t in dem Streifen

_&

¿. j ^ j

¿

^

der t - Ebene, da I(at) regulär i s t in der oberen %-Halbebene und diese durch

gerade auf obigen. Streifen abgebildet wird. Bei dieser Abbildu^^ ent­ spricht die r e e l l e t-Achse der Halbkreislinie, da

für a l l e auf dem Ortho-Halbkreis durch ρ und q liegenden # r e e l l

ist.

Wann sind nun die zu (p,q) und ( p ' q ' ) gehörenden Kurven C(p q) und C ( p ' q ' ) identisch, d.h. wann entspricht verschiedenen Halbkreisen d i e -


\end{document}
